  Rád bych poděkoval vedoucímu práce, Ing. Václavu Šmídlovi, Ph.D. a odbrnému konzultantovi, Dr. Ing. Janu Přikrilovi, Ph.D. za odborné vedení a nemalé úsilí
vynaložené při tvorbě této práce.