1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

cas [s] otacky [rad/s] ω_{ref} PI LQ injektaz bikriterialni hyperstav

3 3.5 4

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

cas [s]