0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202

cas [s] otacky [rad/s] ω_{ref} PI LQ injektaz bikriterialni hyperstav

4.42 4.44 4.46 4.48 4.5 4.52 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

cas [s]