0 5 10 15 0 0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.01

cas [s]

PCRB ϑ nula nizke troj. nizke lich. stredni troj. stredni lich. vysoke troj. vysoke lich.