LIBRARY libmex.dll
EXPORTS
MEXATEXIT@4=_MEXATEXIT@4
MEXCALLMATLAB@24=_MEXCALLMATLAB@24
MEXERRMSGIDANDTXT@16=_MEXERRMSGIDANDTXT@16
MEXERRMSGTXT@8=_MEXERRMSGTXT@8
MEXEVALSTRING@8=_MEXEVALSTRING@8
MEXFUNCTIONNAME@8=_MEXFUNCTIONNAME@8
MEXGETARRAY@16=_MEXGETARRAY@16
MEXGETARRAYPTR@16=_MEXGETARRAYPTR@16
MEXGETEPS@0=_MEXGETEPS@0
MEXGETFULL@24=_MEXGETFULL@24
MEXGETGLOBAL@8=_MEXGETGLOBAL@8
MEXGETINF@0=_MEXGETINF@0
MEXGETMATRIX@8=_MEXGETMATRIX@8
MEXGETMATRIXPTR@8=_MEXGETMATRIXPTR@8
MEXGETNAN@0=_MEXGETNAN@0
MEXGETVARIABLE@16=_MEXGETVARIABLE@16
MEXGETVARIABLEPTR@16=_MEXGETVARIABLEPTR@16
MEXISFINITE@4=_MEXISFINITE@4
MEXISGLOBAL@4=_MEXISGLOBAL@4
MEXISINF@4=_MEXISINF@4
MEXISLOCKED@0=_MEXISLOCKED@0
MEXISNAN@4=_MEXISNAN@4
MEXLOCK@0=_MEXLOCK@0
MEXMAKEARRAYPERSISTENT@4=_MEXMAKEARRAYPERSISTENT@4
MEXMAKEMEMORYPERSISTENT@4=_MEXMAKEMEMORYPERSISTENT@4
MEXPRINTF@8=_MEXPRINTF@8
MEXPUTARRAY@12=_MEXPUTARRAY@12
MEXPUTFULL@24=_MEXPUTFULL@24
MEXPUTMATRIX@4=_MEXPUTMATRIX@4
MEXPUTVARIABLE@20=_MEXPUTVARIABLE@20 
MEXSETTRAPFLAG@4=_MEXSETTRAPFLAG@4
MEXUNLOCK@0=_MEXUNLOCK@0
MEXWARNMSGIDANDTXT@16=_MEXWARNMSGIDANDTXT@16
MEXWARNMSGTXT@8=_MEXWARNMSGTXT@8
QueryMLFcnTable_libmex
QueryMLFcns_libmex
__constructor_lm_dll
__constructor_lm_mexa64
__constructor_lm_mexglx
__constructor_lm_mexhp7
__constructor_lm_mexhpux
__constructor_lm_mexi64
__constructor_lm_mexia64
__constructor_lm_mexmac
__constructor_lm_mexsol
__constructor_lm_mexw32
__constructor_lm_mexw64
inSetMexfileReader
inSwapMexfileReader
libmex_build_date
libmex_version
mexAtExit
mexCallMATLAB
mexCallMATLABFunction
mexCleanUpAfterError
mexClearGlobal
mexClearMexFile
mexCreateSimpleFunctionHandle
mexEnterMexLibrary
mexErrMsgIdAndTxt
mexErrMsgTxt
mexEvalString
mexExitMexLibrary
mexExportGlobal
mexFunctionName
mexGet
mexGetArray
mexGetArrayPtr
mexGetEps
mexGetFull
mexGetFunctionHandle
mexGetGlobal
mexGetInf
mexGetLocalFunctionTable
mexGetMatrix
mexGetMatrixPtr
mexGetNaN
mexGetVariable
mexGetVariablePtr
mexIsFinite
mexIsGlobal
mexIsInf
mexIsLocked
mexIsNaN
mexLock
mexMakeArrayPersistent
mexMakeMemoryPersistent
mexMexDebug
mexMexInformation
mexPrintAssertion
mexPrintf
mexPutArray
mexPutFull
mexPutMatrix
mexPutVariable
mexRegisterFunction
mexRunMexFile
mexSet
mexSetCallbacks
mexSetCleanUpAfterError
mexSetCurrentLocalFunctionTable
mexSetLocalFunctionTableCallbacks
mexSetMexEnterMexLibrary
mexSetMexExitMexLibrary
mexSetSimpleFunctionToString
mexSetTrapFlag
mexSimpleFunctionToString
mexSubsAssign
mexSubsReference
mexUnlock
mexWarnMsgIdAndTxt
mexWarnMsgTxt
