LIBRARY libeng.dll
EXPORTS
_engClose=engClose
_engEvalString=engEvalString
_engGetArray=engGetArray
_engGetFull=engGetFull
_engGetVariable=engGetVariable
_engGetVisible=engGetVisible
_engOpen=engOpen
_engOpenSingleUse=engOpenSingleUse
_engOpenV4=engOpenV4
_engOutputBuffer=engOutputBuffer
_engPutArray=engPutArray
_engPutFull=engPutFull
_engPutVariable=engPutVariable
_engSetEvalCallback=engSetEvalCallback
_engSetEvalTimeout=engSetEvalTimeout
_engSetVisible=engSetVisible
_engWinInit=engWinInit
_libeng_build_date=libeng_build_date
_libeng_version=libeng_version
