LIBRARY libeng.dll
EXPORTS
ENGCLOSE@4=_ENGCLOSE@4
ENGEVALSTRING@12=_ENGEVALSTRING@12
ENGGETARRAY@12=_ENGGETARRAY@12
ENGGETFULL@28=_ENGGETFULL@28
ENGGETMATRIX@12=_ENGGETMATRIX@12
ENGGETVARIABLE@12=_ENGGETVARIABLE@12
ENGOPEN@8=_ENGOPEN@8
ENGOUTPUTBUFFER@12=_ENGOUTPUTBUFFER@12
ENGPUTARRAY@8=_ENGPUTARRAY@8
ENGPUTFULL@28=_ENGPUTFULL@28
ENGPUTMATRIX@8=_ENGPUTMATRIX@8
ENGPUTVARIABLE@16=_ENGPUTVARIABLE@16
engClose
engEvalString
engGetArray
engGetFull
engGetVariable
engGetVisible
engOpen
engOpenSingleUse
engOpenV4
engOutputBuffer
engPutArray
engPutFull
engPutVariable
engSetEvalCallback
engSetEvalTimeout
engSetVisible
engWinInit
libeng_build_date
libeng_version
